Standard Performance Evaluation Corporation info@spec.org http://www.spec.org spec CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company hp visualize b2000 UNIX workstation

SPECint2000 = SPECint_base2000 = 332 313 SPEC license #: 3 Tested by: HP TCL Fort Collins CO Test date: Oct-2000 Hardware Avail: Feb-2000 Software Avail: Oct-2000

Benchmark

Reference

Time

Base Runtime

Base Ratio Runtime Ratio 200 400 600 800

164.gzip 1400 509 275 504 278

175.vpr 1400 427 328 401 349

176.gcc 1100 262 420 262 420

181.mcf 1800 523 344 522 345

186.crafty 1000 292 343 292 343

197.parser 1800 689 261 649 277

252.eon 1300 454 286 399 326

253.perlbmk 1800 612 294 530 340

254.gap 1100 675 163 630 175

255.vortex 1900 333 571 305 622

256.bzip2 1500 566 265 489 307

300.twolf 3000 831 361 820 366

Hardware

CPU: 400 MHz PA-8500 CPU MHz: 400 FPU: Integrated CPU(s) enabled: 1 core, 1 chip, 1 core/chip CPU(s) orderable: 1 Parallel: -- Primary Cache: 512KBI+1MBD (on chip) Secondary Cache: none L3 Cache: none Other Cache: None Memory: 2GB Disk Subsystem: 1x9Gbyte 10000RPM + 1x9Gbyte LVD 10000RPM Other Hardware: --

Software

Operating System: HP-UX B.11.0 Compiler: HP92453-01 A.11.01.21505.GP HP C Compiler

HP aC++ B3910B A.03.25

File System: HP-UX VxFS System State: Multi-user

Notes/Tuning Information

Portability flags:
cc: -Ae
Base flags:
cc:  +Oall  +I/+P +Ostaticprediction -Wl,-aarchive
c++: +O3 +A +I/+P -Wl,-aarchive
Peak flags = base flags for 176.gcc, 186.crafty

Peak flags:
All: +I/+P +Ostaticprediction
164.gzip:   +Oall +Optrs_strongly_typed +Oinline_budget=800
            -Wl,-aarchive -Wl,/opt/langtools/lib/fastmem.o
175.vpr:    +Oall +Optrs_strongly_typed +Owhole_program_mode
            -Wl,-aarchive
181.mcf:    +Oall +Owhole_program_mode +Opromote_indirect_calls -Wl,-aarchive
197.parser: +Oall +Odataprefetch +ESfic +Oinline_budget=400
            +Owhole_program_mode -Wl,-aarchive
252.eon:    +noeh +O4 +Optrs_strongly_typed  +Olibcalls +Oentrysched +A +ESfic
            +Onolimit +Opromote_indirect_calls +Onofltacc   -Wl,-aarchive
253.perlbmk:+Oall  +ESlit +ESfic +Optrs_strongly_typed +Opromote_indirect_calls
            -Wl,-aarchive -Wl,/opt/langtools/lib/fastmem.o

Standard Performance Evaluation Corporation info@spec.org http://www.spec.org spec CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company hp visualize b2000 UNIX workstation

SPECint2000 = SPECint_base2000 = 332 313 SPEC license #: 3 Tested by: HP TCL Fort Collins CO Test date: Oct-2000 Hardware Avail: Feb-2000 Software Avail: Oct-2000

Notes/Tuning Information (Continued)

254.gap:    +O4 +Opromote_indirect_calls +ESfic +Optrs_strongly_typed
            +Odataprefetch -Wl,-aarchive
255.vortex: +Oall +Oinline_budget=800 +Optrs_strongly_typed
            -Wl,-aarchive -Wl,/opt/langtools/lib/fastmem.o
256.bzip2:  +Oall +Odataprefetch +Optrs_strongly_typed  +Owhole_program_mode
            +Onoptrs_to_globals +Oinline_budget=80 +ESlit +ESfic
            -Wl,-aarchive
300.twolf:  +Oall +Optrs_strongly_typed

Kernel tunables:
 vps_pagesize=4096, vps_ceiling=4096, dbc_min_pct=25, dbc_max_pct=25